<html><head><meta name="color-scheme" content="light dark"></head><body><pre style="word-wrap: break-word; white-space: pre-wrap;">\begin{titlepage}
\begin{center}
\ \\

\vspace{15mm}

%\normalsize
\large
Univerzita Karlova v Praze\\
Matematicko-fyzikální fakulta\\

\vspace{5mm}

{\Large\bf DIPLOMOVÁ PRÁCE}

\vspace{10mm}

\includegraphics[width=4cm]{obrazky/logo.jpg}

\vspace{15mm}

%\normalsize
{\Large Miroslav Šimko}\\
\vspace{5mm}
{\Large\bf Interakce stlačitelné tekutiny a obtékaných těles}\\
\vspace{5mm}
Matematický ústav Univerzity Karlovy\\
\end{center}
\vspace{10mm}

\large
\noindent Vedoucí diplomové práce: Prof. RNDr. Miloslav Feistauer, DrSc., \\
\hskip20mm Katedra Numerické matematiky

\vspace{1mm} 

\noindent Studijní program: Matematické a počítačové modelování ve fyzice a technice

\vspace{5mm}

\center{2007}

\end{titlepage}
</pre></body></html>